Per-Flow Arrival Rate(%)

Per-Flow Drop Metric

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

1 1 1 1 1 1 1 11 111 1 1 1111 11 1 1 11 1112 2 2 222 2 222222 2222222222222222223

3 33 33 33 33 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

4 4 44 444 4 4444444 4 4 4 44 4 444 44 4 4 5 5566

6666666 6666 66 66 666 6 6666667 777777777 7 7 8 88 888 8 8 88 8 8 888888 88 88 88 888 89 9 99 9 9 9 9 99 9 99999 99999 9 99999910

10101010 10101010101010 10 1010101010101010111111111111111111111111 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1212

12 12 1212

12121212 12

1313 13 1313 13

131313 1313131313 13 13

131314 14 141414141414 141414

141414

141415 15 1515

15

1515 15 15 15 1515 15